-- 更新管理员密码
-- 用户名：admin
-- 密码：admin123456
-- 新的bcrypt哈希值（10轮）
UPDATE admin_users 
SET password_hash = '$2b$10$t1yFXiPAfHUJONTjxnFYae3Q4petGiD3swtAJC2mtYNJcujxu0raa' 
WHERE username = 'admin';

-- 验证更新结果
SELECT id, username, password_hash, role FROM admin_users;
